Tetap aja om yg dorong turbine itu udara gas buang...

Tetap aja om yg dorong turbine itu udara gas buang, namun apabila gas buang tsb melebihi tekanan yg ditentukan maka waste gate akan terbuka utk membuang udara yg berlebihan tsb. Apabila kelebihan gas itu tdk dibuang, maka di ruang bakar dpt terjadi permasalahan om